!MS$FREEFORM
! Microsoft Developer Studio generated include file.
! Used by therm.rc
!
      integer, parameter :: IDD_THERM_DIALOG                = 101
      integer, parameter :: IDD_THERMOMETER                 = 102
      integer, parameter :: IDI_ICON1                       = 103
      integer, parameter :: IDD_MODALDIALOG                 = 104
      integer, parameter :: IDB_BITMAP1                     = 105
      integer, parameter :: IDC_EDIT1                       = 1006
      integer, parameter :: IDC_SPIN1                       = 1007
      integer, parameter :: IDC_CURRENTVALUE                = 1008
      integer, parameter :: IDC_PROGRESS1                   = 1009
      integer, parameter :: IDC_SLIDER1                     = 1010
      integer, parameter :: IDC_SCROLLBAR1                  = 1011
      integer, parameter :: IDM_EXIT                        = 30001
      integer, parameter :: IDM_APPLY                       = 30002
