!MS$FREEFORM
! Microsoft Developer Studio generated include file.
! Used by calldlg.rc
!
      integer, parameter :: IDD_CALLDLG_DIALOG              = 101
      integer, parameter :: IDC_MESSAGE                     = 1006
      integer, parameter :: IDM_EXIT                        = 30001
      integer, parameter :: IDM_APPLY                       = 30002
      integer, parameter :: IDC_START                       = 30002
