!MS$FREEFORM
! Microsoft Developer Studio generated include file.
! Used by Celsius.rc
!
      integer, parameter :: IDD_TEMP                        = 101
      integer, parameter :: IDC_SCROLLBAR_TEMPERATURE       = 1000
      integer, parameter :: IDC_EDIT_CELSIUS                = 1001
      integer, parameter :: IDC_EDIT_FAHRENHEIT             = 1002
      integer, parameter :: IDC_TEXT_CELSIUS                = 1003
      integer, parameter :: IDC_TEXT_FAHRENHEIT             = 1004
      integer, parameter :: IDC_COMBO1                      = 1005
      integer, parameter :: IDC_STATIC_WISDOM               = 1006
      integer, parameter :: IDC_BOX_TEMPERATURE             = 65535
